VERSTAS-PROJEKTI

Testausraportti

Antti Hakala Tomi Laamanen Paavo Nieminen Jukka Toivanen

6.1.2003

Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Tekijät Antti Hakala, Tomi Laamanen, Paavo Nieminen, Jukka Toivanen Yhteystiedot verstas@korppi.jyu.fi, anthakal@cc.jyu.fi, laamanen@cc.jyu.fi, nieminen@cc.jyu.fi, jitoivan@cc.jyu.fi Projektitila Agora C223.4 Puhelin 014-2604966 Kotisivu http://kotka.it.jyu.fi/verstas/ Työn nimi Verstas-projektin testausraportti Työ Tietotekniikan sovellusprojekti

Tiivistelmä:

Tämä dokumentti on Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2002 toteutettavan Verstas-sovellusprojektin testausraportti.

Avainsanat: testaus, testitapaukset, raportti

Versiohistoria

Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 16.12. AH, TL Ensimmäinen versio 0.2 17.12. TL Lisätty yhteenveto-luku ja Verstaan versiot.

Tekijöiden lyhenteet AH Antti Hakala TL Tomi Laamanen PN Paavo Nieminen JT Jukka Toivanen Hyväksytty Pvm .................. Allekirjoitus ............................................... Pvm .................. Allekirjoitus ...............................................

I

Sisältö

1 Johdanto 1

2 Testaus 2

3 Ensimmäinen testi 3 3.1 Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.2 Testitapaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.2.1 Verstas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4 Toinen testi 4 4.1 Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.2 Testitapaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.2.1 Verstas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.2.2 Solver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.2.3 Editori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.2.4 Integraatiotestaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5 Kolmas testi 8 5.1 Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.2 Testitapaukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.2.1 Verstas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5.2.2 Solver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5.2.3 Editori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5.2.4 Integraatiotestaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6 Yhteenveto 12

II

1 Johdanto

Verstas-projekti suunnittelee ja toteuttaa Numerola Oy:lle yhtenäisen ja kokoavan käyttöliittymän mallinnus- ja simulointiohjelmistoille. Projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston tietotekniikan sovellusprojektina. Projektiryhmään kuuluvat Antti Hakala, Tomi Laamanen, Paavo Nieminen ja Jukka Toivanen. Projektin vastaavana ohjaajana toimii Kari Kärkkäinen ja teknisenä ohjaajana Ville Tirronen.

Tämä dokumentti on testausraportti projektin tuottamasta sovelluksesta. Testaus on suoritettu testaussuunnitelman [2] mukaisesti.

2 Testaus

Vertas-sovelluksesta testattiin kaikki vaatimusmäärittelyssä ja käyttötapauksissa esitetty toiminnallisuus testaussuunnitelman [2] mukaisesti. Verstaan suunniteltu toiminnallisuus ilmenee Verstas-projektin vaatimusmäärittelystä [3] ja käyttötapauksista [4].

Testauksessa tuli esiin Verstas-sovelluksen suunniteltujen ominaisuuksien toteutuminen sekä sovelluksen selviytyminen yleisimmistä virhetilanteista.

Verstas-sovelluksen testaus jaettiin kolmeen osaan:

• Toiminnallisuus

• Virhetilanteet

• Integraatiotestaus alisovellusten kanssa

Lisäksi testattiin projektin toteuttama Solver-laskenta-alisovellus ja Emacsiin toteutettu Elisprajapinta.

Testitapausten tilojen kuvaamiseen käytetään merkintöjä OK ja Virhe. OK tarkoittaa testitapauksen hyväksyttyä suoritusta, Virhe tarkoittaa testitapauksessa ilmennyttä ei toivottua vastetta.

3 Ensimmäinen testi

3.1 Ympäristö Testaaja Verstas-projektiryhmä Pvm 13.12.2002 Laitealusta P2 300 MHz, 128 Mt RAM, Neomagic MagicGraph NM2160 -näytönohjain, Acer-kannettava Linux-kernel 2.2.5-15 Linux-levitysversio Red Hat 6.0 X Window System 3.3.3.1-49 glibc 2.1.3-22 Verstaan versio 20021212

3.2 Testitapaukset 3.2.1 Verstas

Toiminnallisuus Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen Access violation at address... - Liian vanha glibc?

- Suoritettiin strace verstas (Liite 1)

Virhe

4 Toinen testi

4.1 Ympäristö Testaaja Verstas-projektiryhmä Pvm 13.12.2002 Laitealusta Intel P4 1.8 GHz, 512 Mt RAM, SiS-näytönohjain, IBuddie4-kannettava Linux-kernel 2.4.18-5 Linux-levitysversio Red Hat 7.3 X Window System 4.2.0-8 glibc 2.2.5-39 Verstaan versio 20021212, asennettiin RPM-paketeista. Numerrin-kirjasto nzeta Emacs-versio GNU-Emacs 21.2.1, XEmacs 21.4patch6.

4.2 Testitapaukset

4.2.1 Verstas

Toiminnallisuus Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen Käynnistyi porttiin 5000 (hakutoiminto ei valittavissa). OK Uuden projektin luonti Uusi projekti automaattisesti aktiivinen OK Olemassa olevan projektin avaaminen - OK Projektin tallentaminen Pikakuvake ei toimi. Virhe Projektin sulkeminen Kun tiedosto oli siirretty vaiheesta toiseen, ei suljettaessa kysytty tallennetaanko se.

Virhe

Mallinnuskomponentin hakeminen 1) search for file named: exd, recursive 2) select filetypes: .exd .f90, recursive

OK

Mallinnuskomponentin liittäminen projektiin

Emacs käynnistyi automaattisesti. OK Mallinnuskomponentin irroittaminen projektista

- OK

Alisovelluksen käynnistäminen - OK Käyttäjäasetusten muuttaminen Asetukset tallentuvat poistuttaessa sovelluksesta. OK Sovelluksen sulkeminen - OK

Virhetilanteet Virhetilanne Huomiot Tila Alustustiedosto puuttuu Ei root-käyttäjän oikeuksia, ei testattu ? Alustustiedosto virheellinen Muutokset verstasrc:hen: 1) Gallerypath poistettu, Port -1, Timeout poistettu 2) chmod -r verstasrc - Poikkeus pitää käsitellä

Virhe

Uuden projektin luonti ei onnistu Virheilmoitusta ei näytetä. Virhe Projektin avaaminen ei onnistu Ei lukuoikeutta. OK Projektin tallentaminen ei onnistu Virheilmoitusta ei näytetä. Virhe Projektin sulkeminen, alisovelluksen sulkeminen ei onnistu

Projekti sulkeutuu ennen alisovelluksia

Virhe

Mallinnuskomponentin liittäminen projektiin ei onnistu

Liittyy projektipuuhun vaikkei komponenttia pystytä lukemaan.

Virhe

Alisovelluksen käynnistäminen ei onnistu Virhettä ei näytetä. Virhe Käyttäjäasetusten tallentaminen ei onnis- tu - OK

4.2.2 Solver

Toiminnallisuus Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen - OK Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan

- OK

Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä - OK

Sovelluksen sulkeminen - OK Sovelluksen sulkeminen, prosessi käynnissä - OK Makefilen luominen - OK Makefilen luominen, olemassa oleva Makefile

- OK

Kääntäminen - OK Käännöksen luomien tiedostojen poistaminen

- OK

Laskenta Elas3d-laskentaohjelma OK Laskennan keskeytys hallitusti Ei testattu, ei ollut laskentaohjelmaa joka tukee .stopped-tiedoston käyttöä. ?

Laskennan keskeytys pakotetusti Ei testattu, ei ollut laskentaohjelmaa joka tukee .stopped-tiedoston käyttöä. ?

Laskentaprosessin keskeytys - OK

Virhetilanteet Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä - OK Alustustiedosto puuttuu Ei testattu, ei root-käyttäjän oikeuksia. ? Virheellinen alustustiedosto - OK Virheellinen geometria - OK Virheellinen komentoriviargumentti - OK Verstas sulkeutuu epänormaalisti - OK Pysäytystiedoston kirjoitus ei onnistu - OK Verkkotiedoston kirjoitus ei onnistu - OK

4.2.3 Editori

Toiminnallisuus, GNU-emacs

Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen - OK Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan

- OK

Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä - OK

Virhetilanteet, GNU-emacs

Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä - OK Verstas sulkeutuu epänormaalisti - OK

Toiminnallisuus, Xemacs

Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen - OK Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan

- OK

Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä Ei tottele gui.restore:a käynnistymisen jälkeen. OK

Virhetilanteet, Xemacs

Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä - OK Verstas sulkeutuu epänormaalisti - OK

4.2.4 Integraatiotestaus

Ikkunointi Testitapaus Huomiot Tila Ikkunoiden pienennys - OK Ikkunoiden palautus - OK Ikkunoiden järjestäminen limittäin - OK Ikkunoiden järjestäminen vierekkäin - OK

Tiedostojen käsittely

Testitapaus Huomiot Tila Tiedoston tallentaminen alisovelluksessa - OK Alisovellusten tiedostojen tallentaminen - OK Alisovelluksen tiedoston tallentaminen, tiedosto on avoinna useassa alisovellukses- sa - OK

Alisovellusten näkymien päivitys Päivitysnappia ei ole toteutettu. Päivittyvät automaattisesti, jos auto-update on valittu. OK

5 Kolmas testi

5.1 Ympäristö Testaaja TL Pvm 15.12.2002 Laitealusta AMD Ahtlon XP 1700+, 256 Mt RAM, Nvidia Geforce 2 MX -näytönohjain Linux-kernel 2.4.18-10 Linux-levitysversio Red Hat 7.3 X Window System 4.2.0-8 glibc 2.2.5-42 Verstaan versio 20021215, asennettiin RPM-paketeista. Numerrin-kirjasto nepsilon Emacs-versio GNU-Emacs 21.2.1, XEmacs 21.4patch6.

5.2 Testitapaukset

5.2.1 Verstas

Toiminnallisuus Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen Käynnistyi porttiin 5000 (hakutoiminto ei valittavissa). OK Uuden projektin luonti Uusi projekti automaattisesti aktiivinen. OK Olemassa olevan projektin avaaminen - OK Projektin tallentaminen - OK Projektin sulkeminen Siirrettiin komponentti vaiheesta toiseen. OK Mallinnuskomponentin hakeminen 1) search for file named: exd, recursive 2) select filetypes: .exd .f90, recursive

OK

Mallinnuskomponentin liittäminen projektiin

Liitettiin elas3.f90 galleriasta, avautui Emacsiin. OK Mallinnuskomponentin irroittaminen projektista

- OK

Alisovelluksen käynnistäminen Lisättiin canti.exd, aktivoitiin post.f90, käynnistettiin Solver valikosta. OK

Käyttäjäasetusten muuttaminen Asetukset tallentuvat suljettaessa sovellus. OK Sovelluksen sulkeminen - OK

Virhetilanteet Virhetilanne Huomiot Tila Alustustiedosto puuttuu Poistettiin /usr/local/verstas/verstasrc ja ~/.verstas/verstasrc OK

Alustustiedosto virheellinen Muutokset verstasrc:hen: 1) Timeout poistettu 2) Poistettu lukuoikeus OK

Uuden projektin luonti ei onnistu OK Projektin avaaminen ei onnistu Ei lukuoikeutta projektitiedostoon. OK Projektin tallentaminen ei onnistu Ei kirjoitusoikeutta projektitiedostoon. OK Projektin sulkeminen, alisovelluksen sulkeminen ei onnistu

Testattu erikseen Solverilla, josta poistettu common.forcedexit. OK Mallinnuskomponentin liittäminen projektiin ei onnistu

Ei lukuoikeutta lisättävään tiedostoon. OK Alisovelluksen käynnistäminen ei onnis- tu Solveria ei löydy. Virhettä ei näytetä.

Virhe

Käyttäjäasetusten tallentaminen ei onnistu

- OK

5.2.2 Solver

Toiminnallisuus Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen - OK Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan

- OK

Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä - OK

Sovelluksen sulkeminen - OK Sovelluksen sulkeminen, prosessi käynnissä - OK Makefilen luominen - OK Makefilen luominen, olemassa oleva Makefile

- OK

Kääntäminen - OK Käännöksen luomien tiedostojen poistaminen

- OK

Laskenta Testattu Elas3dlaskentaohjelmalla. OK Laskennan keskeytys hallitusti Testattu Helmholztlaskentaohjelmalla. OK Laskennan keskeytys pakotetusti Testattu Helmholztlaskentaohjelmalla. OK Laskentaprosessin keskeytys - OK

Virhetilanteet Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä Väärä VERSTAS_PORT OK Alustustiedosto puuttuu Poistettiin /usr/local/verstas/solverrc ja ~/.verstas/solverrc OK

Virheellinen alustustiedosto Host puuttuu OK Virheellinen geometria Kirjaimia parametrissa OK Virheellinen komentoriviargumentti - OK Verstas sulkeutuu epänormaalisti - OK Pysäytystiedoston kirjoitus ei onnistu Ei kirjoitusoikeutta tiedostoon. OK Verkkotiedoston kirjoitus ei onnistu Ei kirjoitusoikeutta tiedostoon. OK

5.2.3 Editori

Toiminnallisuus, GNU-emacs

Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen - OK Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan

Testattiin tallentamalla projekti. OK Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä Testattiin erikseen tcpserverohjelmalla. OK

Virhetilanteet, GNU-emacs

Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä - OK Verstas sulkeutuu epänormaalisti Tallennettiin tiedosto. OK

Toiminnallisuus, Xemacs

Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen - OK Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan

Testattiin tallentamalla projekti. OK Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä Testattiin erikseen tcpserverohjelmalla. OK

Virhetilanteet, Xemacs

Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä - OK Verstas sulkeutuu epänormaalisti Tallennettiin tiedosto. OK

5.2.4 Integraatiotestaus

Ikkunointi Testitapaus Huomiot Tila Ikkunoiden pienennys - OK Ikkunoiden palautus - OK Ikkunoiden järjestäminen limittäin - OK Ikkunoiden järjestäminen vierekkäin - OK

Tiedostojen käsittely

Testitapaus Huomiot Tila Tiedoston tallentaminen alisovelluksessa Plotia ei testattu. OK Alisovellusten tiedostojen tallentaminen Plotia ei testattu. OK Alisovelluksen tiedoston tallentaminen, tiedosto on avoinna useassa alisovellukses- sa Testattiin Solver ja Emacs sekä Exodus ja Emacs. OK

Alisovellusten näkymien päivitys Päivitysnappia ei ole toteutettu. Päivittyvät automaattisesti, jos auto-update on valittu. OK

6 Yhteenveto

Ensimmäisessä testissä sovellus ei asentunut RPM-paketeista, koska rpm-ohjelma oli liian vanhaa versiota. Verstas saatiin kuitenkin asennettua kopioimalla valmis asennus toiselta koneelta. Sovellus ei käynnistynyt, koska Linux-levitysversio oli vanhentunut: ilmeisesti Linux-kernel tai glibc-kirjasto oli liian vanha.

Toinen testaus suoritettiin uudemmalla levitysversiolla, johon RPM-paketit asentuivat moitteetta. Kaikkia testitapauksia ei voitu suorittaa, koska pääkäyttäjän oikeuksia ei ollut ja koska hallittua ja pakottettua pysäytystä tukevaa laskentaohjelmaa ei ollut käytettävissä. Testissä ilmeni sovelluksessa useita virheitä erityisesti virhetilannetesteissä.

Kolmannessa testissä sovelluksesta oli pyritty korjaamaan toisessa testissä ilmenneet virheet. Testaus suoritettiin vastaavalla Linux-levitysversiolla kuin edellinen testi. Sovelluksen toiminnassa ilmeni ainoastaan yksi virhe (sovellus ei näytä virheilmoitusta, jos alisovelluksen käynnistäminen ei onnistu), mutta tämän katsottiin olevan enemmän puute kuin virhe, jonka korjaamiseen olisi kulunut kohtuuttomasti aikaa.

Viitteet

[1] Santanen Jukka-Pekka, Opinnäytteiden kirjoittaminen, lyhyt oppimäärä, saatavilla WWWmuodossa <URL: http://www.mit.jyu.fi/santanen/info/kirjoittamisesta.html>, viitattu 30.11.2002.

[2] Verstas projekti, Testaussuunnitelma, 2002 [3] Verstas projekti, Vaatimusmäärittely, 2002 [4] Verstas projekti, Käyttötapaukset, 2002

Liitteet

Liite 1: Strace-ajon tuloste execve("/usr/local/bin/verstas", ["verstas"], [/* 21 vars */]) = 0 brk(0) = 0x80a5420 mmap(0, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x40014000 open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory) open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 mmap(0, 22399, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40015000 close(3) = 0 open("/lib/libtermcap.so.2", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3"..., 4096) = 4096 mmap(0, 13864, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x4001b000 mprotect(0x4001e000, 1576, PROT_NONE) = 0 mmap(0x4001e000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x2000) = 0x4001e000 close(3) = 0 open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3"..., 4096) = 4096 mmap(0, 1001532, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x4001f000 mprotect(0x4010c000, 30780, PROT_NONE) = 0 mmap(0x4010c000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0xec000) = 0x4010c000 mmap(0x40110000, 14396, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x40110000 close(3) = 0 mprotect(0x4001f000, 970752, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0 mprotect(0x4001f000, 970752, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0 munmap(0x40015000, 22399) = 0 personality(PER_LINUX) = 0 getpid() = 1659 getuid() = 504 getgid() = 202 geteuid() = 504 getegid() = 202 brk(0) = 0x80a5420 brk(0x80a5440) = 0x80a5440 brk(0x80a6000) = 0x80a6000 time(NULL) = 1039772858 SYS_174(0x11, 0xbffff944, 0xbffff8b8, 0x8, 0x11) = 0 SYS_174(0x11, 0xbffff944, 0xbffff8b8, 0x8, 0x11) = 0 SYS_174(0x2, 0xbffff944, 0xbffff8b8, 0x8, 0x2) = 0 SYS_174(0x2, 0xbffff944, 0xbffff8b8, 0x8, 0x2) = 0 SYS_174(0x3, 0xbffff944, 0xbffff8b8, 0x8, 0x3) = 0 SYS_174(0x3, 0xbffff944, 0xbffff8b8, 0x8, 0x3) = 0 SYS_174(0x1, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x1) = 0 SYS_174(0x2, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x2) = 0 SYS_174(0x4, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x4) = 0 SYS_174(0x5, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x5) = 0 SYS_174(0x6, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x6) = 0 SYS_174(0x8, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x8) = 0 SYS_174(0x7, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x7) = 0 SYS_174(0xb, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0xb) = 0 SYS_174(0xd, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0xd) = 0 SYS_174(0xe, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0xe) = 0 SYS_174(0xf, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0xf) = 0 SYS_174(0x18, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x18) = 0 SYS_174(0x19, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x19) = 0 SYS_174(0x1a, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x1a) = 0 SYS_174(0x1b, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0x1b) = 0 SYS_174(0xa, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0xa) = 0 SYS_174(0xc, 0xbffff94c, 0xbffff8c0, 0x8, 0xc) = 0 SYS_175(0, 0, 0x80a4da0, 0x8, 0) = 0 SYS_174(0x3, 0xbffff824, 0xbffff798, 0x8, 0x3) = 0 socket(PF_UNIX, SOCK_STREAM, 0) = 3 connect(3, {sun_family=AF_UNIX, sun_path="/var/run/.nscd_socket"}, 110) = -1 ECONNREFUSED (Connection refused) close(3) = 0 open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY) = 3 recvmsg(3, 0xbffff96c, 0x4010fd40) = -1 ENOSYS (Function not implemented) fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 mmap(0, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x40015000 read(3, "#\n# /etc/nsswitch.conf\n#\n# An"..., 4096) = 1744 read(3, "", 4096) = 0 close(3) = 0 munmap(0x40015000, 4096) = 0 open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 mmap(0, 22399, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40015000 close(3) = 0 open("/lib/libnss_files.so.2", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3"..., 4096) = 4096 brk(0x80a7000) = 0x80a7000 mmap(0, 36384, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40114000 mprotect(0x4011c000, 3616, PROT_NONE) = 0 mmap(0x4011c000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x7000) = 0x4011c000 close(3) = 0 munmap(0x40015000, 22399) = 0 open("/etc/passwd", O_RDONLY) = 3 fcntl(3, F_GETFD) = 0 fcntl(3, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 mmap(0, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x40015000 read(3, "root:x:0:0:root:/root:/bin/bash\n"..., 4096) = 1333 close(3) = 0 munmap(0x40015000, 4096) = 0 uname({sys="Linux", node="viisi.numerola.fi", ...}) = 0 open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 mmap(0, 22399, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40015000 close(3) = 0 open("/lib/libnss_nisplus.so.2", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3"..., 4096) = 4096 mmap(0, 41972, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x4011d000 mprotect(0x40126000, 5108, PROT_NONE) = 0 mmap(0x40126000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x8000) = 0x40126000 close(3) = 0 open("/lib/libnsl.so.1", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3"..., 4096) = 4096 mmap(0, 88104, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40128000 mprotect(0x4013a000, 14376, PROT_NONE) = 0 mmap(0x4013a000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x11000) = 0x4013a000 mmap(0x4013c000, 6184, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x4013c000 close(3) = 0 munmap(0x40015000, 22399) = 0 open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 mmap(0, 22399, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40015000 close(3) = 0 open("/lib/libnss_nis.so.2", O_RDONLY) = 3 fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3"..., 4096) = 4096 mmap(0, 38488, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x4013e000 mprotect(0x40146000, 5720, PROT_NONE) = 0 mmap(0x40146000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x7000) = 0x40146000 close(3) = 0 munmap(0x40015000, 22399) = 0 brk(0x80a8000) = 0x80a8000 brk(0x80aa000) = 0x80aa000 connect(134904152, ptrace: umoven: Input/output error {...}, 1074855232) = 10 getpid() = 1659 getppid() = 1658 stat(".", {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 stat("/usr/bin/sh", 0xbffff980) = -1 ENOENT (No such file or directory) stat("/usr/local/bin/sh", 0xbffff980) = -1 ENOENT (No such file or directory) stat("/bin/sh", {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 getgroups(32, [1073938634]) = 1 getpgrp() = 1658 fcntl(-1, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = -1 EBADF (Bad file descriptor) SYS_174(0x11, 0xbffff940, 0xbffff8b4, 0x8, 0x11) = 0 open("/usr/local/bin/verstas", O_RDONLY) = 3 lseek(3, 0, SEEK_CUR) = 0 read(3, "#!/bin/sh\n\nexport LD_LIBRARY_P"..., 80) = 80 lseek(3, 0, SEEK_SET) = 0 fcntl(3, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0 fcntl(3, F_GETFL) = 0 (flags O_RDONLY) fstat(3, {st_mode=0, st_size=0, ...}) = 0 lseek(3, 0, SEEK_CUR) = 0 read(3, "#!/bin/sh\n\nexport LD_LIBRARY_P"..., 237) = 237 brk(0x80ab000) = 0x80ab000 brk(0x80ac000) = 0x80ac000 SYS_175(0, 0xbffff958, 0xbffff8d8, 0x8, 0) = 0 lseek(3, -3, SEEK_CUR) = 234 fork() = 1660 SYS_175(0x2, 0xbffff8d8, 0, 0x8, 0x2) = 0 SYS_175(0, 0xbffffa28, 0xbffff9a8, 0x8, 0) = 0 SYS_175(0x2, 0xbffff9a8, 0, 0x8, 0x2) = 0 SYS_175(0, 0xbffffa28, 0xbffff9a8, 0x8, 0) = 0 SYS_174(0x2, 0xbffff7a4, 0xbffff718, 0x8, 0x2) = 0 wait4(-1, Exception EAccessViolation in module <unknown> at 080692E1. Access violation at address 4018B605, accessing address 0000018C. [WIFSIGNALED(s) && WTERMSIG(s) == SIGSEGV && WCOREDUMP(s)], 0, NULL) = 1660 SYS_175(0, 0xbffff904, 0xbffff884, 0x8, 0) = 0 SYS_175(0x2, 0xbffff884, 0, 0x8, 0x2) = 0 SYS_175(0x2, 0xbffff9a8, 0, 0x8, 0x2) = 0

--- SIGCHLD (Child exited) --- wait4(-1, 0xbffff864, WNOHANG, NULL) = -1 ECHILD (No child processes) sigreturn() = ? (mask now []) SYS_174(0x2, 0xbffff79c, 0xbffff710, 0x8, 0x2) = 0 SYS_175(0, 0xbffff2cc, 0xbffff24c, 0x8, 0) = 0 SYS_175(0x2, 0xbffff24c, 0, 0x8, 0x2) = 0 read(3, "\n\n\n", 237) = 3 SYS_175(0, 0xbffff2cc, 0xbffff24c, 0x8, 0) = 0 SYS_175(0x2, 0xbffff24c, 0, 0x8, 0x2) = 0 SYS_175(0, 0xbffff2cc, 0xbffff24c, 0x8, 0) = 0 SYS_175(0x2, 0xbffff24c, 0, 0x8, 0x2) = 0 SYS_175(0, 0xbffff2cc, 0xbffff24c, 0x8, 0) = 0 SYS_175(0x2, 0xbffff24c, 0, 0x8, 0x2) = 0 read(3, "", 237) = 0 _exit(139) = ?