VERSTAS-PROJEKTI

Testausraportti

Antti Hakala Tomi Laamanen Paavo Nieminen Jukka Toivanen

6.1.2003

Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

1 Ympäristö

Testaaja Laitealusta Linux kernel Linux levityspaketti X-Window System glibc Muuta

2 Testitapaukset

2.1 Verstas

Toiminnallisuus Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen Uuden projektin luonti Olemassa olevan projektin avaaminen Projektin tallentaminen Projektin sulkeminen Mallinnuskomponentin hakeminen Mallinnuskomponentin liittäminen projektiin Mallinnuskomponentin irroittaminen projektista Alisovelluksen käynnistäminen Käyttäjäasetusten muuttaminen Sovelluksen sulkeminen

Virhetilanteet Virhetilanne Huomiot Tila Alustustiedosto puuttuu Alustustiedosto virheellinen Uuden projektin luonti ei onnistu Projektin avaaminen ei onnistu Projektin tallentaminen ei onnistu Projektin sulkeminen, alisovelluksen sulkeminen ei onnistu Mallinnuskomponentin liittäminen projektiin ei onnistu Alisovelluksen käynnistäminen ei onnistu Käyttäjäasetusten tallentaminen ei onnis- tu

2.2 Solver Toiminnallisuus Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä Sovelluksen sulkeminen Sovelluksen sulkeminen, prosessi käynnissä Makefilen luominen Makefilen luominen, olemassa oleva Makefile Kääntäminen Käännöksen luomien tiedostojen poistaminen Laskenta Laskennan keskeytys hallitusti Laskennan kesekeytys pakotetusti Laskentaprosessin keskeytys

2.2.1 Virhetilanteet Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä Alustustiedosto puuttuu Virheellinen alustustiedosto Virheellinen geometria Virheellinen komentoriviargumentti Verstas sulkeutuu epänormaalisti Pysäytystiedoston kirjoitus ei onnistu Verkkotiedoston kirjoitus ei onnistu

2.3 Editori Toiminnallisuus, GNU-emacs

Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä

Virhetilanteet, GNU-emacs

Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä Verstas sulkeutuu epänormaalisti

Toiminnallisuus, Xemacs

Testitapaus Huomiot Tila Sovelluksen käynnistäminen Sovelluksen käynnistäminen haluttuun geometriaan Sovelluksen käynnistäminen pienennetty- nä Virhetilanteet, Xemacs

Virhetilanne Huomiot Tila Verstas ei ole käynnissä Verstas sulkeutuu epänormaalisti

2.4 Integraatiotestaus Ikkunointi Testitapaus Huomiot Tila Ikkunoiden pienennys Ikkunoiden palautus Ikkunoiden järjestäminen limittäin Ikkunoiden järjestäminen vierekkäin

Tiedostojen käsittely

Testitapaus Huomiot Tila Tiedoston tallentaminen alisovelluksessa Alisovellusten tiedostojen tallentaminen Alisovelluksen tiedoston tallentaminen, tiedosto on avoinna useassa alisovellukses- sa Alisovellusten näkymien päivitys